Uppsala Universitet

Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Repetitionsproblem del 2 Analys MN1

1. För vilka värden på x är funktionen

2 tan�^1

s_{1 − x}

1 + x

+ sin�^1 x

definierad? Bevisa att funktionen är konstant i hela sin definitionsmängd och bestäm funktionens värde.

2. Beräkna Z_1 0 1 x^1=^2 + x^1=^3 + x^1=^6 dx. 3. Beräkna Z 1 0 (1 + ex)�^1=^2dx.

4. Beräkna volymen av den kropp som uppkommer då ytstycket mellan x-axeln och kurvan y = sin x, 0 ≤ x ≤ π, roterar kring y-axeln. SVAR V.G.V!

SVAR

1. Definitionsmängd −1 < x ≤ 1. Värdet är π 2 . Ledning: Vilka funktioner har derivata = 0 i alla punkter? 2. 3 ln 3 − π √ 3 3 − 1 3. 2 ln( √ 2 + 1) 4. 2π^2